
diff -r 1fc85118c3ae -r 870918037e16 loc_pub/landmarks_ui_selector_api/tsrc/bmarm/testlmuiselectoru.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/loc_pub/landmarks_ui_selector_api/tsrc/bmarm/testlmuiselectoru.def	Wed Sep 01 12:31:27 2010 +0100
@@ -0,0 +1,3 @@
+EXPORTS
+	LibEntryL__FR13CTestModuleIf @ 1 NONAME R3UNUSED ; LibEntryL(CTestModuleIf &)
+




