EXPORTS
	_ZN22CSmilTransitionFactoryC1EP10CFbsBitmap @ 1 NONAME
	_ZN22CSmilTransitionFactoryC2EP10CFbsBitmap @ 2 NONAME
	_ZTI22CSmilTransitionFactory @ 3 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV22CSmilTransitionFactory @ 4 NONAME ; #<VT>#

