EXPORTS
	_ZN23COperatorLogoBioControl4NewLER22MMsgBioControlObserverP11CMsvSessionl11TMsgBioModePK5RFile @ 1 NONAME
	_ZTI23COperatorLogoBioControl @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV23COperatorLogoBioControl @ 3 NONAME ; #<VT>#

