EXPORTS
	_ZN20CICalendarBioControl4NewLER22MMsgBioControlObserverP11CMsvSessionl11TMsgBioModePK5RFile @ 1 NONAME
	_ZTI20CICalendarBioControl @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV20CICalendarBioControl @ 3 NONAME ; #<VT>#

