EXPORTS
	_ZN22CRingingToneBioControl4NewLER22MMsgBioControlObserverP11CMsvSessionl11TMsgBioModePK5RFile @ 1 NONAME
	_ZTI22CRingingToneBioControl @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV22CRingingToneBioControl @ 3 NONAME ; #<VT>#

