
diff -r f979ecb2b13e -r c198609911f9 clock/clockui/eabi/clockviewmanageru.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/clock/clockui/eabi/clockviewmanageru.def	Fri Apr 16 14:57:40 2010 +0300
@@ -0,0 +1,8 @@
+EXPORTS
+	_ZN16ClockViewManager8showViewE10ClockViews @ 1 NONAME
+	_ZN16ClockViewManagerC1ER20ClockAppControllerIfP7QObject @ 2 NONAME
+	_ZN16ClockViewManagerC2ER20ClockAppControllerIfP7QObject @ 3 NONAME
+	_ZN16ClockViewManagerD0Ev @ 4 NONAME
+	_ZN16ClockViewManagerD1Ev @ 5 NONAME
+	_ZN16ClockViewManagerD2Ev @ 6 NONAME
+




