
diff -r fd30d51f876b -r b6db4fd4947b clock/clockui/eabi/clockviewmanageru.def
--- a/clock/clockui/eabi/clockviewmanageru.def	Mon May 03 12:30:32 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,8 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN16ClockViewManager8showViewE10ClockViews @ 1 NONAME
-	_ZN16ClockViewManagerC1ER20ClockAppControllerIfP7QObject @ 2 NONAME
-	_ZN16ClockViewManagerC2ER20ClockAppControllerIfP7QObject @ 3 NONAME
-	_ZN16ClockViewManagerD0Ev @ 4 NONAME
-	_ZN16ClockViewManagerD1Ev @ 5 NONAME
-	_ZN16ClockViewManagerD2Ev @ 6 NONAME
-




