
diff -r 000000000000 -r f979ecb2b13e clock2/clockengines/clockserver/client/eabi/clockserverclientu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/clock2/clockengines/clockserver/client/eabi/clockserverclientu.def	Tue Feb 02 10:12:19 2010 +0200
@@ -0,0 +1,17 @@
+EXPORTS
+	_ZN16RClkSrvInterface13GetCurrentMccERi @ 1 NONAME
+	_ZN16RClkSrvInterface14NotifyOnChangeERlS0_R14TRequestStatus @ 2 NONAME
+	_ZN16RClkSrvInterface15GetProtocolInfoEiR14timeAttributes @ 3 NONAME
+	_ZN16RClkSrvInterface16ActivateProtocolEi @ 4 NONAME
+	_ZN16RClkSrvInterface16IsProtocolActiveEiRi @ 5 NONAME
+	_ZN16RClkSrvInterface18DeActivateProtocolEi @ 6 NONAME
+	_ZN16RClkSrvInterface18IsAutoTimeUpdateOnERi @ 7 NONAME
+	_ZN16RClkSrvInterface20ActivateAllProtocolsEv @ 8 NONAME
+	_ZN16RClkSrvInterface20GetCurrentTimeZondIdERi @ 9 NONAME
+	_ZN16RClkSrvInterface20NotifyOnChangeCancelEv @ 10 NONAME
+	_ZN16RClkSrvInterface22DeActivateAllProtocolsEv @ 11 NONAME
+	_ZN16RClkSrvInterface7ConnectEv @ 12 NONAME
+	_ZN16RClkSrvInterfaceC1Ev @ 13 NONAME
+	_ZN16RClkSrvInterfaceC2Ev @ 14 NONAME
+	_ZNK16RClkSrvInterface7VersionEv @ 15 NONAME
+




