
diff -r 000000000000 -r f979ecb2b13e clock2/clockengines/clocktimesourceinterface/eabi/clocktimesourceinterfaceu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/clock2/clockengines/clocktimesourceinterface/eabi/clocktimesourceinterfaceu.def	Tue Feb 02 10:12:19 2010 +0200
@@ -0,0 +1,8 @@
+EXPORTS
+	_ZN25CClockTimeSourceInterface4NewLERK4TUidP20MClockPluginObserver @ 1 NONAME
+	_ZN25CClockTimeSourceInterfaceD0Ev @ 2 NONAME
+	_ZN25CClockTimeSourceInterfaceD1Ev @ 3 NONAME
+	_ZN25CClockTimeSourceInterfaceD2Ev @ 4 NONAME
+	_ZTI25CClockTimeSourceInterface @ 5 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV25CClockTimeSourceInterface @ 6 NONAME ; #<VT>#
+




