EXPORTS
	_ZN16RClkSrvInterface13GetCurrentMccERi @ 1 NONAME
	_ZN16RClkSrvInterface14NotifyOnChangeERlS0_R14TRequestStatus @ 2 NONAME
	_ZN16RClkSrvInterface15GetProtocolInfoEiR14timeAttributes @ 3 NONAME
	_ZN16RClkSrvInterface16ActivateProtocolEi @ 4 NONAME
	_ZN16RClkSrvInterface16IsProtocolActiveEiRi @ 5 NONAME
	_ZN16RClkSrvInterface18DeActivateProtocolEi @ 6 NONAME
	_ZN16RClkSrvInterface18IsAutoTimeUpdateOnERi @ 7 NONAME
	_ZN16RClkSrvInterface20ActivateAllProtocolsEv @ 8 NONAME
	_ZN16RClkSrvInterface20GetCurrentTimeZondIdERi @ 9 NONAME
	_ZN16RClkSrvInterface20NotifyOnChangeCancelEv @ 10 NONAME
	_ZN16RClkSrvInterface22DeActivateAllProtocolsEv @ 11 NONAME
	_ZN16RClkSrvInterface7ConnectEv @ 12 NONAME
	_ZN16RClkSrvInterfaceC1Ev @ 13 NONAME
	_ZN16RClkSrvInterfaceC2Ev @ 14 NONAME
	_ZNK16RClkSrvInterface7VersionEv @ 15 NONAME

