EXPORTS
	_ZN25CClockTimeSourceInterface4NewLERK4TUidP20MClockPluginObserver @ 1 NONAME
	_ZN25CClockTimeSourceInterfaceD0Ev @ 2 NONAME
	_ZN25CClockTimeSourceInterfaceD1Ev @ 3 NONAME
	_ZN25CClockTimeSourceInterfaceD2Ev @ 4 NONAME
	_ZTI25CClockTimeSourceInterface @ 5 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV25CClockTimeSourceInterface @ 6 NONAME ; #<VT>#

