
diff -r 2c833fc9e98f -r 1ee2af37811f commonutilities/common/eabi/glxcommonu.def
--- a/commonutilities/common/eabi/glxcommonu.def	Fri May 14 15:52:22 2010 +0300
+++ b/commonutilities/common/eabi/glxcommonu.def	Thu May 27 12:51:42 2010 +0300
@@ -45,4 +45,7 @@
 	_ZN18TGlxCommandFactory28RemoveFromContainerCommandLCERK18CMPXCollectionPath @ 44 NONAME
 	_ZN21CGlxResourceUtilities20GetResourceFilenameLER4TBufILi256EE @ 45 NONAME
 	_ZN21CGlxResourceUtilities20GetResourceFilenameLER4TBufILi256EER3RFs @ 46 NONAME
+	_ZN13CGlxTNMonitor4NewLEP14MGlxTNObserver @ 47 NONAME
+	_ZTI13CGlxTNMonitor @ 48 NONAME
+	_ZTV13CGlxTNMonitor @ 49 NONAME
 




