
diff -r f7f0874bfe7d -r 74c9f037fd5d commonui/test/eabi/t_glxresolutionutilitiyu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/commonui/test/eabi/t_glxresolutionutilitiyu.def	Fri Mar 19 09:28:59 2010 +0200
@@ -0,0 +1,15 @@
+EXPORTS
+	_Z16CreateTestSuiteLv @ 1 NONAME
+	_ZN21CGlxResolutionManager13SetScreenSizeE5TSize @ 2 NONAME
+	_ZN21CGlxResolutionManager4NewLEv @ 3 NONAME
+	_ZN21CGlxResolutionUtility12AddObserverLER28MGlxResolutionChangeObserver @ 4 NONAME
+	_ZN21CGlxResolutionUtility14RemoveObserverER28MGlxResolutionChangeObserver @ 5 NONAME
+	_ZN21CGlxResolutionUtility5CloseEv @ 6 NONAME
+	_ZN21CGlxResolutionUtility9InstanceLEv @ 7 NONAME
+	_ZNK21CGlxResolutionUtility10ScreenSizeEv @ 8 NONAME
+	_ZNK21CGlxResolutionUtility12PixelsToPossERKf @ 9 NONAME
+	_ZNK21CGlxResolutionUtility12PossToPixelsERKf @ 10 NONAME
+	_ZN21CGlxResolutionManagerD0Ev @ 11 NONAME
+	_ZN21CGlxResolutionManagerD1Ev @ 12 NONAME
+	_ZN21CGlxResolutionManagerD2Ev @ 13 NONAME
+




