
diff -r 26673e532f65 -r 159fc2f68139 ImagePrint/ImagePrintEngine/DeviceProtocols/btprotocol/eabi/btprotocolu.def
--- a/ImagePrint/ImagePrintEngine/DeviceProtocols/btprotocol/eabi/btprotocolu.def	Tue May 25 12:42:41 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,13 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z24ImplementationGroupProxyRi @ 1 NONAME
-	_ZTI10CBtOnQuery @ 2 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI16CBtPasswordQuery @ 3 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI17CBtPrintingDevice @ 4 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI19CBTAttribValVisitor @ 5 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI8CBtTimer @ 6 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV10CBtOnQuery @ 7 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV16CBtPasswordQuery @ 8 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV17CBtPrintingDevice @ 9 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV19CBTAttribValVisitor @ 10 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV8CBtTimer @ 11 NONAME ; #<VT>#
-




