
diff -r 08cc4cc059d4 -r 59ea2209bb67 ImagePrint/ImagePrintEngine/DeviceProtocols/pictbridge2/eabi/pdphotolibu.def
--- a/ImagePrint/ImagePrintEngine/DeviceProtocols/pictbridge2/eabi/pdphotolibu.def	Fri Jun 11 16:24:10 2010 +0100
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,9 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z24ImplementationGroupProxyRi @ 1 NONAME
-	_ZTI10CPBConnect @ 2 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI17CPBPrintingDevice @ 3 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI8CPBEvent @ 4 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV10CPBConnect @ 5 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV17CPBPrintingDevice @ 6 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV8CPBEvent @ 7 NONAME ; #<VT>#
-




