EXPORTS
	_Z24ImplementationGroupProxyRi @ 1 NONAME
	_ZTI10CPBConnect @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI17CPBPrintingDevice @ 3 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI8CPBEvent @ 4 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV10CPBConnect @ 5 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV17CPBPrintingDevice @ 6 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV8CPBEvent @ 7 NONAME ; #<VT>#

