
diff -r 058b1fc1663a -r 8a173132b0aa scrsaver/scrsaverplugins/ScreenSaverGifAnimPlugin/EABI/ScreenSaverGifAnimPluginU.def
--- a/scrsaver/scrsaverplugins/ScreenSaverGifAnimPlugin/EABI/ScreenSaverGifAnimPluginU.def	Mon Jan 18 20:19:52 2010 +0200
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,9 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z24ImplementationGroupProxyRi @ 1 NONAME
-	_ZTI19CGifAnimationPlugin @ 2 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI26CGifAnimationPluginControl @ 3 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI27CGifAnimationPluginEcomMain @ 4 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV19CGifAnimationPlugin @ 5 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV26CGifAnimationPluginControl @ 6 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV27CGifAnimationPluginEcomMain @ 7 NONAME ; #<VT>#
-




