
diff -r aaeeca1f15af -r e8d784ac1a4b scrsaver/scrsaverplugins/ScreenSaverGifAnimPlugin/EABI/ScreenSaverGifAnimPluginU.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/scrsaver/scrsaverplugins/ScreenSaverGifAnimPlugin/EABI/ScreenSaverGifAnimPluginU.def	Wed Sep 01 12:30:40 2010 +0100
@@ -0,0 +1,9 @@
+EXPORTS
+	_Z24ImplementationGroupProxyRi @ 1 NONAME
+	_ZTI19CGifAnimationPlugin @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI26CGifAnimationPluginControl @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI27CGifAnimationPluginEcomMain @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV19CGifAnimationPlugin @ 5 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV26CGifAnimationPluginControl @ 6 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV27CGifAnimationPluginEcomMain @ 7 NONAME ; #<VT>#
+




