
diff -r 5aa7c7ec6b8e -r 3487b2ea501a controlpanelui/src/cpprofilewrapper/eabi/cpprofilewrapperu.def
--- a/controlpanelui/src/cpprofilewrapper/eabi/cpprofilewrapperu.def	Fri Sep 17 08:29:50 2010 +0300
+++ b/controlpanelui/src/cpprofilewrapper/eabi/cpprofilewrapperu.def	Mon Oct 04 00:18:12 2010 +0300
@@ -53,4 +53,5 @@
 	_ZNK16CpProfileMonitor10metaObjectEv @ 52 NONAME
 	_ZTI16CpProfileMonitor @ 53 NONAME
 	_ZTV16CpProfileMonitor @ 54 NONAME
+	_ZN14CpProfileModel14setProfileNameEiRK7QString @ 55 NONAME
 




