
diff -r cad71a31b7fc -r e36f3802f733 voiceui/voiceuivoicerecognition/bmarm/voiceuirecognitionu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/voiceui/voiceuivoicerecognition/bmarm/voiceuirecognitionu.def	Wed Sep 01 12:29:17 2010 +0100
@@ -0,0 +1,8 @@
+EXPORTS
+	E32Dll__F10TDllReason @ 1 NONAME R3UNUSED ; E32Dll(TDllReason)
+	ExecuteLD__23CVoiceRecognitionDialog @ 2 NONAME R3UNUSED ; CVoiceRecognitionDialog::ExecuteLD(void)
+	NewLC__11CVoiceRecog @ 3 NONAME R3UNUSED ; CVoiceRecog::NewLC(void)
+	NewL__11CVoiceRecog @ 4 NONAME R3UNUSED ; CVoiceRecog::NewL(void)
+	"_._23CVoiceRecognitionDialog" @ 5 NONAME R3UNUSED ; CVoiceRecognitionDialog::~CVoiceRecognitionDialog(void)
+	__23CVoiceRecognitionDialog @ 6 NONAME R3UNUSED ; CVoiceRecognitionDialog::CVoiceRecognitionDialog(void)
+




