
diff -r 000000000000 -r 9736f095102e buildverification/smoketest/Timew/bwins/CONSOLEALARMALERTSERVERU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/buildverification/smoketest/Timew/bwins/CONSOLEALARMALERTSERVERU.DEF	Tue Jan 26 15:16:33 2010 +0200
@@ -0,0 +1,3 @@
+EXPORTS
+	?StartConsoleAlarmAlertServerL@ConsoleAlarmAlertServer@@SAXPAX@Z @ 1 NONAME ; public: static void __cdecl ConsoleAlarmAlertServer::StartConsoleAlarmAlertServerL(void *)
+




