
diff -r 000000000000 -r 9736f095102e buildverification/smoketest/Timew/eabi/ConsoleAlarmAlertServerU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/buildverification/smoketest/Timew/eabi/ConsoleAlarmAlertServerU.DEF	Tue Jan 26 15:16:33 2010 +0200
@@ -0,0 +1,11 @@
+EXPORTS
+	_ZN23ConsoleAlarmAlertServer29StartConsoleAlarmAlertServerLEPv @ 1 NONAME
+	_ZTI24CConsoleAlarmAlertServer @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI25CConsoleAlarmAlertConsole @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI25CConsoleAlarmAlertSession @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI28CConsoleAlarmAlertLEDFlasher @ 5 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV24CConsoleAlarmAlertServer @ 6 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV25CConsoleAlarmAlertConsole @ 7 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV25CConsoleAlarmAlertSession @ 8 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV28CConsoleAlarmAlertLEDFlasher @ 9 NONAME ; #<VT>#
+




