
diff -r f15ac8e65a02 -r 779871d1e4f4 vtuis/lcvtindicatorcontroller/bwins/lcvtindicatorcontrolleru.def
--- a/vtuis/lcvtindicatorcontroller/bwins/lcvtindicatorcontrolleru.def	Tue Aug 31 15:16:10 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,6 +0,0 @@
-EXPORTS
-	?disableActiveCallIndicator@LcVtIndicatorController@@QAEXXZ @ 1 NONAME ; void LcVtIndicatorController::disableActiveCallIndicator(void)
-	?enableActiveCallIndicator@LcVtIndicatorController@@QAEXXZ @ 2 NONAME ; void LcVtIndicatorController::enableActiveCallIndicator(void)
-	??1LcVtIndicatorController@@UAE@XZ @ 3 NONAME ; LcVtIndicatorController::~LcVtIndicatorController(void)
-	??0LcVtIndicatorController@@QAE@XZ @ 4 NONAME ; LcVtIndicatorController::LcVtIndicatorController(void)
-




