
diff -r 6dc066157ed4 -r d9b6a8729acd vtprotocolplugins/VideoSource/bmarm/VIDEOSOURCEU.DEF
--- a/vtprotocolplugins/VideoSource/bmarm/VIDEOSOURCEU.DEF	Tue Jan 26 12:01:21 2010 +0200
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,4 +0,0 @@
-EXPORTS
-	NewL__13CVSControllerP21MVSControllerObserver @ 1 NONAME R3UNUSED ; CVSController::NewL(MVSControllerObserver *)
-	SwitchDataProviderL__16CVSDataSourceImpP15CVSDataProvider @ 2 NONAME R3UNUSED ; CVSDataSourceImp::SwitchDataProviderL(CVSDataProvider *)
-




