
diff -r 000000000000 -r ed9695c8bcbe vtprotocolplugins/DisplaySink/EABI/DisplaySinkU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/vtprotocolplugins/DisplaySink/EABI/DisplaySinkU.DEF	Mon Nov 23 14:47:47 2009 +0200
@@ -0,0 +1,5 @@
+EXPORTS
+	_Z11CreateSinkLR18TDisplaySinkParamsRK6TDesC8 @ 1 NONAME
+	_ZN18TDisplaySinkParamsC1Ev @ 2 NONAME
+	_ZN18TDisplaySinkParamsC2Ev @ 3 NONAME
+




