
diff -r 000000000000 -r ed9695c8bcbe vtprotocolplugins/DisplaySink/bmarm/DISPLAYSINKU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/vtprotocolplugins/DisplaySink/bmarm/DISPLAYSINKU.DEF	Mon Nov 23 14:47:47 2009 +0200
@@ -0,0 +1,9 @@
+EXPORTS
+	SetBitmapAvailable__12CDisplaySinkQ212CDisplaySink9TBitmapNo @ 1 NONAME R3UNUSED ; CDisplaySink::SetBitmapAvailable(CDisplaySink::TBitmapNo)
+	Release__12CDisplaySink @ 2 NONAME R3UNUSED ; CDisplaySink::Release(void)
+	ResumeSink__12CDisplaySink @ 3 NONAME R3UNUSED ; CDisplaySink::ResumeSink(void)
+	NewSinkL__12CDisplaySinkG18TDisplaySinkParamsRC6TDesC8 @ 4 NONAME ; CDisplaySink::NewSinkL(TDisplaySinkParams, TDesC8 const &)
+	UpdateSinkParamsL__12CDisplaySinkRC18TDisplaySinkParamsRi @ 5 NONAME R3UNUSED ; CDisplaySink::UpdateSinkParamsL(TDisplaySinkParams const &, int &)
+	"_._12CDisplaySink" @ 6 NONAME R3UNUSED ; CDisplaySink::~CDisplaySink(void)
+	__18TDisplaySinkParams @ 7 NONAME R3UNUSED ; TDisplaySinkParams::TDisplaySinkParams(void)
+




