
diff -r e26add186222 -r f504698d93b6 vtuis/lcvtindicatorcontroller/eabi/lcvtindicatorcontrolleru.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/vtuis/lcvtindicatorcontroller/eabi/lcvtindicatorcontrolleru.def	Wed Aug 18 09:50:25 2010 +0300
@@ -0,0 +1,9 @@
+EXPORTS
+	_ZN23LcVtIndicatorController25enableActiveCallIndicatorEv @ 1 NONAME
+	_ZN23LcVtIndicatorController26disableActiveCallIndicatorEv @ 2 NONAME
+	_ZN23LcVtIndicatorControllerC1Ev @ 3 NONAME
+	_ZN23LcVtIndicatorControllerC2Ev @ 4 NONAME
+	_ZN23LcVtIndicatorControllerD0Ev @ 5 NONAME
+	_ZN23LcVtIndicatorControllerD1Ev @ 6 NONAME
+	_ZN23LcVtIndicatorControllerD2Ev @ 7 NONAME
+




