
diff -r e26add186222 -r f65a18712d2e vtuis/lcvtindicatorcontroller/bwins/lcvtindicatorcontrolleru.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/vtuis/lcvtindicatorcontroller/bwins/lcvtindicatorcontrolleru.def	Fri Jul 09 15:04:41 2010 +0300
@@ -0,0 +1,6 @@
+EXPORTS
+	?disableActiveCallIndicator@LcVtIndicatorController@@QAEXXZ @ 1 NONAME ; void LcVtIndicatorController::disableActiveCallIndicator(void)
+	?enableActiveCallIndicator@LcVtIndicatorController@@QAEXXZ @ 2 NONAME ; void LcVtIndicatorController::enableActiveCallIndicator(void)
+	??1LcVtIndicatorController@@UAE@XZ @ 3 NONAME ; LcVtIndicatorController::~LcVtIndicatorController(void)
+	??0LcVtIndicatorController@@QAE@XZ @ 4 NONAME ; LcVtIndicatorController::LcVtIndicatorController(void)
+




