EXPORTS
	Initialize__9CVtLogger @ 1 NONAME R3UNUSED ; CVtLogger::Initialize(void)
	Print__9CVtLoggeriG7TPtrC16 @ 2 NONAME ; CVtLogger::Print(int, TPtrC16)
	Print__9CVtLoggeriG7TPtrC16i @ 3 NONAME ; CVtLogger::Print(int, TPtrC16, int)
	Print__9CVtLoggeriG7TPtrC16ii @ 4 NONAME ; CVtLogger::Print(int, TPtrC16, int, int)
	Uninitialize__9CVtLogger @ 5 NONAME R3UNUSED ; CVtLogger::Uninitialize(void)
	Flags__9CVtLogger @ 6 NONAME R3UNUSED ; CVtLogger::Flags(void)

