
diff -r 000000000000 -r 63b37f68c1ce connectivitylayer/isce/p2papi_dll/eabi/p2papiu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/connectivitylayer/isce/p2papi_dll/eabi/p2papiu.def	Fri Nov 06 17:28:23 2009 +0000
@@ -0,0 +1,14 @@
+EXPORTS
+	_ZN6RP2PIf10OpenCancelEv @ 1 NONAME
+	_ZN6RP2PIf13ReceiveCancelEv @ 2 NONAME
+	_ZN6RP2PIf14ConnectionLostER14TRequestStatus @ 3 NONAME
+	_ZN6RP2PIf20ConnectionLostCancelEv @ 4 NONAME
+	_ZN6RP2PIf4OpenE12TP2PProtocolR14TRequestStatus10TOwnerType @ 5 NONAME
+	_ZN6RP2PIf4SendERK6TDesC8 @ 6 NONAME
+	_ZN6RP2PIf5CloseEv @ 7 NONAME
+	_ZN6RP2PIf7ReceiveER14TRequestStatusR5TDes8 @ 8 NONAME
+	_ZN6RP2PIfC1Ev @ 9 NONAME
+	_ZN6RP2PIfC2Ev @ 10 NONAME
+	_ZN6RP2PIfD1Ev @ 11 NONAME
+	_ZN6RP2PIfD2Ev @ 12 NONAME
+




