EXPORTS
	_ZN12RUsbPnClient8ConnectLEv @ 1 NONAME
	_ZN12RUsbPnClientC1Ev @ 2 NONAME
	_ZN12RUsbPnClientC2Ev @ 3 NONAME
	_ZN12RUsbPnClient6DetachEv @ 4 NONAME

