
diff -r 5cc91383ab1e -r 7333d7932ef7 installationservices/swinstallationfw/test/securitytests/bwins/usifsecuritytests-tcbu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/installationservices/swinstallationfw/test/securitytests/bwins/usifsecuritytests-tcbu.def	Tue Aug 31 15:21:33 2010 +0300
@@ -0,0 +1,3 @@
+EXPORTS
+	?CapabilityTestFactory@@YAPAVMCapabilityTestFactory@@XZ @ 1 NONAME ; class MCapabilityTestFactory * CapabilityTestFactory(void)
+




