
diff -r 7333d7932ef7 -r 8b7f4e561641 installationservices/swinstallationfw/test/securitytests/bwins/usifsecuritytests-tcbu.def
--- a/installationservices/swinstallationfw/test/securitytests/bwins/usifsecuritytests-tcbu.def	Tue Aug 31 15:21:33 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,3 +0,0 @@
-EXPORTS
-	?CapabilityTestFactory@@YAPAVMCapabilityTestFactory@@XZ @ 1 NONAME ; class MCapabilityTestFactory * CapabilityTestFactory(void)
-




