
diff -r 76883296a0d5 -r 11a052f4b02e coreapplicationuis/Rfs/eabi/rfsU.DEF
--- a/coreapplicationuis/Rfs/eabi/rfsU.DEF	Tue Jul 06 14:26:20 2010 +0300
+++ b/coreapplicationuis/Rfs/eabi/rfsU.DEF	Wed Aug 18 09:58:19 2010 +0300
@@ -33,4 +33,6 @@
 	_ZTV12CRfsShutdown @ 32 NONAME ; #<VT>#
 	_ZTV13CRfsCompleter @ 33 NONAME ; #<VT>#
 	_ZTV9CRfsAppUi @ 34 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTI12CRfsConTimer @ 35 NONAME
+	_ZTV12CRfsConTimer @ 36 NONAME
 




