
diff -r 76883296a0d5 -r 11a052f4b02e coreapplicationuis/powersaveutilities/EABI/batterypopupcontrolu.DEF
--- a/coreapplicationuis/powersaveutilities/EABI/batterypopupcontrolu.DEF	Tue Jul 06 14:26:20 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,7 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN20CBatteryPopupControl10ShowPopUpLEv @ 1 NONAME
-	_ZN20CBatteryPopupControl18SetCommandObserverER19MEikCommandObserver @ 2 NONAME
-	_ZN20CBatteryPopupControl4NewLERK7TDesC16S2_ @ 3 NONAME
-	_ZN20CBatteryPopupControlD1Ev @ 4 NONAME
-	_ZN20CBatteryPopupControlD2Ev @ 5 NONAME
-




