
diff -r 739cef680932 -r 4610cd70c542 sysresmonitoring/oommonitor/bwins/oommonitorU.DEF
--- a/sysresmonitoring/oommonitor/bwins/oommonitorU.DEF	Wed Sep 15 12:23:15 2010 +0300
+++ b/sysresmonitoring/oommonitor/bwins/oommonitorU.DEF	Wed Oct 13 14:43:04 2010 +0300
@@ -17,5 +17,4 @@
 	?RequestOptionalRam@ROomMonitorSession@@QAEHHHHAAH@Z @ 16 NONAME ; int ROomMonitorSession::RequestOptionalRam(int, int, int, int &)
 	?RequestOptionalRam@ROomMonitorSession@@QAEXHHHAAVTRequestStatus@@@Z @ 17 NONAME ; void ROomMonitorSession::RequestOptionalRam(int, int, int, class TRequestStatus &)
 	?SetOomPriority@ROomMonitorSession@@QAEXW4TOomPriority@1@@Z @ 18 NONAME ; void ROomMonitorSession::SetOomPriority(enum ROomMonitorSession::TOomPriority)
-	?AppId@COomMonitorPlugin@@UBE?BVTUid@@XZ @ 19 NONAME ; class TUid const COomMonitorPlugin::AppId(void) const
 




