
diff -r 739cef680932 -r 4610cd70c542 sysresmonitoring/oommonitor/eabi/oommonitorU.DEF
--- a/sysresmonitoring/oommonitor/eabi/oommonitorU.DEF	Wed Sep 15 12:23:15 2010 +0300
+++ b/sysresmonitoring/oommonitor/eabi/oommonitorU.DEF	Wed Oct 13 14:43:04 2010 +0300
@@ -23,5 +23,4 @@
 	_ZTV19COomMonitorPluginV2 @ 22 NONAME ; #<VT>#
 	_ZN18ROomMonitorSession18RequestOptionalRamEiiiR14TRequestStatus @ 23 NONAME
 	_ZN18ROomMonitorSession14SetOomPriorityENS_12TOomPriorityE @ 24 NONAME
-	_ZNK17COomMonitorPlugin5AppIdEv @ 25 NONAME
 




