
diff -r 0818dd463d41 -r 924385140d98 coreapplicationuis/powersaveutilities/BWINS/batterypopupcontrolu.DEF
--- a/coreapplicationuis/powersaveutilities/BWINS/batterypopupcontrolu.DEF	Thu Aug 19 10:05:08 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,6 +0,0 @@
-EXPORTS
-	??1CBatteryPopupControl@@UAE@XZ @ 1 NONAME ; CBatteryPopupControl::~CBatteryPopupControl(void)
-	?NewL@CBatteryPopupControl@@SAPAV1@ABVTDesC16@@0@Z @ 2 NONAME ; class CBatteryPopupControl * CBatteryPopupControl::NewL(class TDesC16 const &, class TDesC16 const &)
-	?SetCommandObserver@CBatteryPopupControl@@QAEXAAVMEikCommandObserver@@@Z @ 3 NONAME ; void CBatteryPopupControl::SetCommandObserver(class MEikCommandObserver &)
-	?ShowPopUpL@CBatteryPopupControl@@QAEXXZ @ 4 NONAME ; void CBatteryPopupControl::ShowPopUpL(void)
-




