
diff -r 0818dd463d41 -r 924385140d98 coreapplicationuis/powersaveutilities/EABI/batterypopupcontrolu.DEF
--- a/coreapplicationuis/powersaveutilities/EABI/batterypopupcontrolu.DEF	Thu Aug 19 10:05:08 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,8 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN20CBatteryPopupControl10ShowPopUpLEv @ 1 NONAME
-	_ZN20CBatteryPopupControl18SetCommandObserverER19MEikCommandObserver @ 2 NONAME
-	_ZN20CBatteryPopupControl4NewLERK7TDesC16S2_ @ 3 NONAME
-	_ZN20CBatteryPopupControlD0Ev @ 4 NONAME
-	_ZN20CBatteryPopupControlD1Ev @ 5 NONAME
-	_ZN20CBatteryPopupControlD2Ev @ 6 NONAME
-




