
diff -r 1505405bc645 -r b01c07dfcf84 sysresmonitoring/oodmonitor/tsrc/ut_oodmonitor/Bwins/ut_oodmonitoru.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/sysresmonitoring/oodmonitor/tsrc/ut_oodmonitor/Bwins/ut_oodmonitoru.def	Thu Oct 07 06:25:45 2010 +0300
@@ -0,0 +1,4 @@
+EXPORTS
+	?LibEntryL@@YAPAVCTestModuleBase@@XZ @ 1 NONAME ; class CTestModuleBase * __cdecl LibEntryL(void)
+	?SetRequirements@@YAHAAPAVCTestModuleParam@@AAK@Z @ 2 NONAME ; int __cdecl SetRequirements(class CTestModuleParam * &,unsigned long &)
+




