
diff -r 1505405bc645 -r b01c07dfcf84 sysresmonitoring/oommonitor/tsrc/utoomconfigparser/Bmarm/utoomconfigparserU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/sysresmonitoring/oommonitor/tsrc/utoomconfigparser/Bmarm/utoomconfigparserU.DEF	Thu Oct 07 06:25:45 2010 +0300
@@ -0,0 +1,4 @@
+EXPORTS
+	LibEntryL__Fv @ 1 NONAME R3UNUSED ; LibEntryL(void)
+	SetRequirements__FRP16CTestModuleParamRUl @ 2 NONAME R3UNUSED ; SetRequirements(CTestModuleParam *&, unsigned long &)
+




