
diff -r 924385140d98 -r c2c61fdca848 coreapplicationuis/powersaveutilities/BWINS/batterypopupcontrolu.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/coreapplicationuis/powersaveutilities/BWINS/batterypopupcontrolu.DEF	Wed Sep 01 12:24:48 2010 +0100
@@ -0,0 +1,6 @@
+EXPORTS
+	??1CBatteryPopupControl@@UAE@XZ @ 1 NONAME ; CBatteryPopupControl::~CBatteryPopupControl(void)
+	?NewL@CBatteryPopupControl@@SAPAV1@ABVTDesC16@@0@Z @ 2 NONAME ; class CBatteryPopupControl * CBatteryPopupControl::NewL(class TDesC16 const &, class TDesC16 const &)
+	?SetCommandObserver@CBatteryPopupControl@@QAEXAAVMEikCommandObserver@@@Z @ 3 NONAME ; void CBatteryPopupControl::SetCommandObserver(class MEikCommandObserver &)
+	?ShowPopUpL@CBatteryPopupControl@@QAEXXZ @ 4 NONAME ; void CBatteryPopupControl::ShowPopUpL(void)
+




