
diff -r 924385140d98 -r c2c61fdca848 coreapplicationuis/powersaveutilities/EABI/batterypopupcontrolu.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/coreapplicationuis/powersaveutilities/EABI/batterypopupcontrolu.DEF	Wed Sep 01 12:24:48 2010 +0100
@@ -0,0 +1,8 @@
+EXPORTS
+	_ZN20CBatteryPopupControl10ShowPopUpLEv @ 1 NONAME
+	_ZN20CBatteryPopupControl18SetCommandObserverER19MEikCommandObserver @ 2 NONAME
+	_ZN20CBatteryPopupControl4NewLERK7TDesC16S2_ @ 3 NONAME
+	_ZN20CBatteryPopupControlD0Ev @ 4 NONAME
+	_ZN20CBatteryPopupControlD1Ev @ 5 NONAME
+	_ZN20CBatteryPopupControlD2Ev @ 6 NONAME
+




