
diff -r 924385140d98 -r c2c61fdca848 sysresmonitoring/oommonitor/bwins/oommonitorU.DEF
--- a/sysresmonitoring/oommonitor/bwins/oommonitorU.DEF	Tue Aug 31 15:24:25 2010 +0300
+++ b/sysresmonitoring/oommonitor/bwins/oommonitorU.DEF	Wed Sep 01 12:24:48 2010 +0100
@@ -17,4 +17,5 @@
 	?RequestOptionalRam@ROomMonitorSession@@QAEHHHHAAH@Z @ 16 NONAME ; int ROomMonitorSession::RequestOptionalRam(int, int, int, int &)
 	?RequestOptionalRam@ROomMonitorSession@@QAEXHHHAAVTRequestStatus@@@Z @ 17 NONAME ; void ROomMonitorSession::RequestOptionalRam(int, int, int, class TRequestStatus &)
 	?SetOomPriority@ROomMonitorSession@@QAEXW4TOomPriority@1@@Z @ 18 NONAME ; void ROomMonitorSession::SetOomPriority(enum ROomMonitorSession::TOomPriority)
+	?AppId@COomMonitorPlugin@@UBE?BVTUid@@XZ @ 19 NONAME ; class TUid const COomMonitorPlugin::AppId(void) const
 




