
diff -r 924385140d98 -r c2c61fdca848 sysresmonitoring/oommonitor/eabi/oommonitorU.DEF
--- a/sysresmonitoring/oommonitor/eabi/oommonitorU.DEF	Tue Aug 31 15:24:25 2010 +0300
+++ b/sysresmonitoring/oommonitor/eabi/oommonitorU.DEF	Wed Sep 01 12:24:48 2010 +0100
@@ -23,4 +23,5 @@
 	_ZTV19COomMonitorPluginV2 @ 22 NONAME ; #<VT>#
 	_ZN18ROomMonitorSession18RequestOptionalRamEiiiR14TRequestStatus @ 23 NONAME
 	_ZN18ROomMonitorSession14SetOomPriorityENS_12TOomPriorityE @ 24 NONAME
+	_ZNK17COomMonitorPlugin5AppIdEv @ 25 NONAME
 




