
diff -r 951aeeb3da43 -r eea20ed08f4b appfw/apparchitecture/eabi/APSERVU.DEF
--- a/appfw/apparchitecture/eabi/APSERVU.DEF	Fri Jun 11 13:48:03 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,70 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z23NameApaServServerThreadv @ 1 NONAME
-	_Z25NameApaServStartSemaphorev @ 2 NONAME
-	_ZN13CApaFsMonitor10SetBlockedEi @ 3 NONAME
-	_ZN13CApaFsMonitor4NewLER3RFsRK7TDesC169TCallBack @ 4 NONAME
-	_ZN13CApaFsMonitor5StartE11TNotifyType @ 5 NONAME
-	_ZN13CApaFsMonitorD0Ev @ 6 NONAME
-	_ZN13CApaFsMonitorD1Ev @ 7 NONAME
-	_ZN13CApaFsMonitorD2Ev @ 8 NONAME
-	_ZN16CApaAppArcServer4NewLEP11CApaAppListP18CApaFileRecognizer @ 9 NONAME ABSENT
-	_ZN16CApaAppArcServer4NewLEv @ 10 NONAME
-	_ZN16CApaAppArcServerD0Ev @ 11 NONAME
-	_ZN16CApaAppArcServerD1Ev @ 12 NONAME
-	_ZN16CApaAppArcServerD2Ev @ 13 NONAME
-	_ZNK13CApaFsMonitor10NotifyTypeEv @ 14 NONAME
-	_ZTI13CApaFsMonitor @ 15 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI15CApaEComMonitor @ 16 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI16CApaAppArcServer @ 17 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI20TDesCArrayItemWriter @ 18 NONAME ABSENT ; #<TI>#
-	_ZTI20TSizeArrayItemWriter @ 19 NONAME ABSENT ; #<TI>#
-	_ZTI22CApaAppListServSession @ 20 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI24TViewDataArrayItemWriter @ 21 NONAME ABSENT ; #<TI>#
-	_ZTV13CApaFsMonitor @ 22 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV15CApaEComMonitor @ 23 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV16CApaAppArcServer @ 24 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV20TDesCArrayItemWriter @ 25 NONAME ABSENT ; #<VT>#
-	_ZTV20TSizeArrayItemWriter @ 26 NONAME ABSENT ; #<VT>#
-	_ZTV22CApaAppListServSession @ 27 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV24TViewDataArrayItemWriter @ 28 NONAME ABSENT ; #<VT>#
-	_ZN13CApaFsMonitor12AddLocationLERK7TDesC16 @ 29 NONAME
-	_ZTIN13CApaFsMonitor14CApaFsNotifierE @ 30 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTVN13CApaFsMonitor14CApaFsNotifierE @ 31 NONAME ; #<VT>#
-	_ZN16CApaAppArcServer4SelfEv @ 32 NONAME
-	_ZN13CApaFsMonitor6CancelEv @ 33 NONAME
-	_Z18ApaServThreadStartPv @ 34 NONAME
-	_ZTI18CRecognitionResult @ 35 NONAME ABSENT ; #<TI>#
-	_ZTI20CApsRecognitionCache @ 36 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI20CCacheDirectoryEntry @ 37 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI23CFileRecognitionUtility @ 38 NONAME ABSENT ; #<TI>#
-	_ZTI25CRecognitionResultHashMap @ 39 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI27CDirectoryRecognitionResult @ 40 NONAME ABSENT ; #<TI>#
-	_ZTI30CRecognitionResultHashMapEntry @ 41 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV18CRecognitionResult @ 42 NONAME ABSENT ; #<VT>#
-	_ZTV20CApsRecognitionCache @ 43 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV20CCacheDirectoryEntry @ 44 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV23CFileRecognitionUtility @ 45 NONAME ABSENT ; #<VT>#
-	_ZTV25CRecognitionResultHashMap @ 46 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV27CDirectoryRecognitionResult @ 47 NONAME ABSENT ; #<VT>#
-	_ZTV30CRecognitionResultHashMapEntry @ 48 NONAME ; #<VT>#
-	_ZN16CUpdatedAppsList28CloseAndDeletePermanentStoreEv @ 49 NONAME ABSENT
-	_ZN16CUpdatedAppsListD0Ev @ 50 NONAME ABSENT
-	_ZN16CUpdatedAppsListD1Ev @ 51 NONAME ABSENT
-	_ZN16CUpdatedAppsListD2Ev @ 52 NONAME ABSENT
-	_ZTI16CUpdatedAppsList @ 53 NONAME ABSENT ; #<TI>#
-	_ZTV16CUpdatedAppsList @ 54 NONAME ABSENT ; #<VT>#
-	_ZNK16CUpdatedAppsList8IsInListERK7TDesC16 @ 55 NONAME ABSENT
-	_ZTIN16CUpdatedAppsList15CUpdatedAppInfoE @ 56 NONAME ABSENT ; #<TI>#
-	_ZTVN16CUpdatedAppsList15CUpdatedAppInfoE @ 57 NONAME ABSENT ; #<VT>#
-	_ZN16CApaAppArcServer14RescanCallBackEv @ 58 NONAME ABSENT
-	_ZTI18CCustomAppInfoData @ 59 NONAME ABSENT ; #<TI>#
-	_ZTV18CCustomAppInfoData @ 60 NONAME ABSENT ; #<VT>#
-	KApaLoadDataRecognizersOnDemand @ 61 NONAME DATA 4
-	KApaUnloadRecognizersTimeout @ 62 NONAME DATA 4
-	_ZN16CApaAppArcServer27HandleInstallationEndEventLEv @ 63 NONAME ABSENT
-	_ZN16CApaAppArcServer28HandleInstallationStartEventEv @ 64 NONAME ABSENT
-	KApaDrivesToMonitor @ 65 NONAME DATA 4
-	KApaLoadMbmIconsOnDemand @ 66 NONAME DATA 4
-	_ZTI21CApaAppArcServSession @ 67 NONAME
-	_ZTV21CApaAppArcServSession @ 68 NONAME
-




