
diff -r 0b192a3a05a4 -r 00f9ee97d895 tsrc/public/basic/obexservapitest/EABI/ObexServAPItestU.def
--- a/tsrc/public/basic/obexservapitest/EABI/ObexServAPItestU.def	Tue Feb 02 00:20:42 2010 +0200
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,3 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
-




