
diff -r 0ba996a9b75d -r 613943a21004 btobexprofiles/obexreceiveservices/mtmuiinfrared/eabi/irmtmuiU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/btobexprofiles/obexreceiveservices/mtmuiinfrared/eabi/irmtmuiU.DEF	Tue Aug 31 15:25:10 2010 +0300
@@ -0,0 +1,8 @@
+EXPORTS
+	_Z18NewMtmUiDataLayerLR17CRegisteredMtmDll @ 1 NONAME
+	_Z9NewMtmUiLR8CBaseMtmR17CRegisteredMtmDll @ 2 NONAME
+	_ZTI12CIrMtmUiData @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI8CIrMtmUi @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV12CIrMtmUiData @ 5 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV8CIrMtmUi @ 6 NONAME ; #<VT>#
+




