
diff -r 19bd632b5100 -r b72428996822 tsrc/public/basic/obexservapitest/Bmarm/ObexServAPItestU.DEF
--- a/tsrc/public/basic/obexservapitest/Bmarm/ObexServAPItestU.DEF	Fri May 28 17:03:06 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,3 +0,0 @@
-EXPORTS
-	LibEntryL__FR13CTestModuleIf @ 1 NONAME R3UNUSED ; LibEntryL(CTestModuleIf &)
-




