
diff -r 16e4b9007960 -r f5508c13dfe0 bluetoothappprofiles/avrcp/batterystatusapi/bwins/remconbatterystatusapiu.def
--- a/bluetoothappprofiles/avrcp/batterystatusapi/bwins/remconbatterystatusapiu.def	Wed Oct 13 13:15:31 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,3 +0,0 @@
-EXPORTS
-	??1CRemConBatteryApiTarget@@UAE@XZ @1
-	?NewL@CRemConBatteryApiTarget@@SAPAV1@AAVCRemConInterfaceSelector@@AAVMRemConBatteryTargetObserver@@@Z @2




